96˚ 98˚ 100˚ 102˚ 104˚ 106˚ 108˚

6˚

8˚

10˚

12˚

14˚

16˚

18˚

20˚

22˚

0 100 200 300 km

Observing Stations in GAME-T/Thailand

Flux/AWS
Rawin Sonde
BRRAA Rain
RID Discharge
RID Rain
Radar Site
TMD Surface Met.