GMT Feb 29 14:18 by T.OKI

98˚ 100˚ 102˚ 12˚

14˚

16˚

18˚

20˚ 0 100 200 km

0 100 200 km

0 100 200 km

0 100 200 km

GAME-T/Thailand/Chao Phraya Observing Stations

Flux/AWS

BRRAA Rain

RID Discharge

TMD Rain etc.

TMD Sonde