-1010203040506070

mm month^{-1}

1985 1986 1987 1988 1989

Calendar Year

corrected -div.Q

Discharge at Bhumibol Dam

Discharge at P.1 Station

Discharge at C.2 Station

River Discharge and Corrected Vapor Flux Convergence